NAME            3c5x9
FILE            3c5x9.COM
HELP        EIIIEISA.DOC
DESCRIPTION     3Com EtherLink III EISA Adapter (3C579)
FRAME           ETHERNET_SNAP
APPLETALK       80007809B
AARP            80F3 H(0001) L(6) B(090007FFFFFF)
MEM_USE         7920
SIZE            621


